en	bundle_menu.msg_valid_working_title
pl	Nazwa robocza może składać się jedynie z małych liter (bez polskich znaków), cyfr i znaków - lub _.

en	menu.unique.working_title
pl	Menu o tej nazwie roboczej już istnieje.

en	URL (%string%) should not contain scheme and host. Put only relative link
pl	Link odnoszący się do tego portalu nie powinien zawierać nazwy hosta.